

\begin{longtable}{|l|r|r|r|r|r|}\hline
   Source &    DF &    Sum of Squares &    Mean Square &    F Value &    Pr~>~F\\\hline
\endhead
   Model			&    4	&    14.1628	&    3.5407		&    2.88	&    0.0331\\\hline
   Error 			&    45	&    55.315		&    1.2292		&			&     \\\hline
   Corrected Total	&    49 &    69.4778	&				&			&     \\\hline
\end{longtable}

