

\begin{longtable}{|l|r|l|r|}\hline
   \multicolumn{4}{|c|}{Moments}\\\hline
\endhead
   N &    10 &    Sum Weights &    10\\\hline
   Mean &    4.72 &    Sum Observations &    47.2\\\hline
   Std Deviation &    0.95078915 &    Variance &    0.904\\\hline
   Skewness &    0.89290833 &    Kurtosis &    0.00685603\\\hline
   Uncorrected SS &    230.92 &    Corrected SS &    8.136\\\hline
   Coeff Variation &    20.1438378 &    Std Error Mean &    0.30066593\\\hline
\end{longtable}

