

\begin{longtable}{|l|r|l|r|}\hline
   \multicolumn{4}{|c|}{Moments}\\\hline
\endhead
   N &    10 &    Sum Weights &    10\\\hline
   Mean &    4.8 &    Sum Observations &    48\\\hline
   Std Deviation &    1.30384048 &    Variance &    1.7\\\hline
   Skewness &    1.30609626 &    Kurtosis &    2.73318504\\\hline
   Uncorrected SS &    245.7 &    Corrected SS &    15.3\\\hline
   Coeff Variation &    27.1633434 &    Std Error Mean &    0.41231056\\\hline
\end{longtable}

