

\begin{longtable}{|l|r|l|r|}\hline
   \multicolumn{4}{|c|}{Moments}\\\hline
\endhead
   N &    10 &    Sum Weights &    10\\\hline
   Mean &    4.91 &    Sum Observations &    49.1\\\hline
   Std Deviation &    0.77952977 &    Variance &    0.60766667\\\hline
   Skewness &    0.95670008 &    Kurtosis &    0.0277596\\\hline
   Uncorrected SS &    246.55 &    Corrected SS &    5.469\\\hline
   Coeff Variation &    15.8763701 &    Std Error Mean &    0.24650896\\\hline
\end{longtable}

