

\begin{longtable}{|l|r|l|r|}\hline
   \multicolumn{4}{|c|}{Moments}\\\hline
\endhead
   N &    10 &    Sum Weights &    10\\\hline
   Mean &    5.77 &    Sum Observations &    57.7\\\hline
   Std Deviation &    1.39845152 &    Variance &    1.95566667\\\hline
   Skewness &    $-$0.1466961 &    Kurtosis &    $-$0.5750493\\\hline
   Uncorrected SS &    350.53 &    Corrected SS &    17.601\\\hline
   Coeff Variation &    24.2365949 &    Std Error Mean &    0.4422292\\\hline
\end{longtable}

