

\begin{longtable}{|l|r|r|r|r|r|}\hline
   Source &    DF &    Sum of Squares &    Mean Square &    F Value &    Pr~>~F\\\hline
\endhead
   Model &    4 &    14.16280000 &    3.54070000 &    2.88 &    0.0331\\\hline
   Error &    45 &    55.31500000 &    1.22922222 &      &     \\\hline
   Corrected Total &    49 &    69.47780000 &      &      &     \\\hline
\end{longtable}

