

\begin{longtable}{|l|r|l|r|}\hline
   \multicolumn{4}{|c|}{Moments}\\\hline
\endhead
   N &    10 &    Sum Weights &    10\\\hline
   Mean &    5.99 &    Sum Observations &    59.9\\\hline
   Std Deviation &    0.98933199 &    Variance &    0.97877778\\\hline
   Skewness &    0.08853675 &    Kurtosis &    $-$1.8535056\\\hline
   Uncorrected SS &    367.61 &    Corrected SS &    8.809\\\hline
   Coeff Variation &    16.5163937 &    Std Error Mean &    0.31285424\\\hline
\end{longtable}

