

\begin{longtable}{|l|r|r|r|r|r|}\hline
   Residual &    DF &    Sum of Squares &    Mean Square &    F Value &    Pr~>~F\\\hline
\endhead
   Lack of Fit &    2 &    1.084914 &    0.542457 &    0.44 &    0.6460\\\hline
   Pure Error &    45 &    55.315000 &    1.229222 &      &     \\\hline
   Total Error &    47 &    56.399914 &    1.199998 &      &     \\\hline
\end{longtable}

