

\begin{longtable}{|l|r|r|r|r|}\hline
   Number of Means &    2 &    3 &    4 &    5\\\hline
\endhead
   Critical Range &    0.999 &    1.050 &    1.084 &    1.108\\\hline
\end{longtable}

