%% /u/sy/beebe/tex/talks/geophys-2002/fogelson.txt, Mon Mar 18 10:09:40 2002
%% Edit by Nelson H. F. Beebe <beebe@math.utah.edu>

The full set of results is available at

        http://www.math.utah.edu/pub/benchmarks/local/fogelson/SUMMARY.html

=======================================================================================================================
Benchmark       Machine                         Compiler and optimization                         Seconds         Ratio
=======================================================================================================================
dp5_4dim        Compaq AlphaServer ES40 Sierra/667      f77 -fpe0 -O5                               22.70        1.0000
dp5_4dim        Compaq AlphaServer ES40 DEC6600/500     f77 -tune ev5 -fpe0 -O5                     32.00        0.7094
dp5_4dim        AMD Athlon 2-1400               f77 -O4 -malign-double -malign-loops=4
                                                    -malign-functions=4                             34.66        0.6549
dp5_4dim        Intel Pentium III               f77 -O5                                             39.18        0.5794
dp5_4dim        Intel Pentium III-600           pgf90 -O2 -tp p6 -Munroll -Mnoframe -Mvect=sse      46.80        0.4850
dp5_4dim        Sun SunFire 880                 f90 -xO4 -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                    46.98        0.4832
dp5_4dim        IBM RS/6000 44P-270             xlf95 -qfixed -O3 -qarch=pwr3                       47.70        0.4759
dp5_4dim        Compaq/DEC Alpha 4100-5-466     f77 -fpe0 -O5                                       51.58        0.4401
dp5_4dim        IBM RS/6000-43P-100             xlf -O1                                             57.73        0.3932
dp5_4dim        DEC AlphaStation 500-400        f77 -tune ev5 -fpe0 -O5                             63.48        0.3576
dp5_4dim        Sun Ultra Enterprise 450/400    f90 -xO5 -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                    68.43        0.3317
=======================================================================================================================
drv3            IBM RS/6000 44P-270             xlf95 -qfixed -O4 -qarch=pwr3                       15.43        1.0000
drv3            Compaq AlphaServer ES40 Sierra/667      f90 -fpe2 -arch ev6 -tune ev6 -fpe2 -align
                                                    -inline all -pipeline -speculate all
                                                    -unroll 4 -O5                                   18.10        0.8525
drv3            Compaq AlphaServer ES40 DEC6600/500     f90 -fpe1 -arch ev6 -tune ev6 -fpe2 -align
                                                    -inline all -pipeline -speculate all
                                                    -unroll 4 -O5                                   25.90        0.5958
drv3            AMD Athlon 2-1400               f77 -O2                                             31.35        0.4922
drv3            Sun SunFire 880                 f90 -xO4 -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                    31.37        0.4919
drv3            SGI Indigo R4000-100            f77 -O2 -static -mips2 -sopt,-r=3,-o=5              41.58        0.3711
drv3            Intel Pentium III               f77 -g                                              46.79        0.3298
drv3            Sun Ultra Enterprise 450/400    f90 -g -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                    56.68        0.2722
=======================================================================================================================
drv6            Compaq AlphaServer ES40 DEC6600/500     f77 -fpe2 -O1                                8.30        1.0000

drv6            Compaq AlphaServer ES40 Sierra/667      f77 -tune ev6 -fpe0 -O5                     25.70        0.3230
drv6            IBM RS/6000 44P-270             xlf95 -qfixed -O3 -qarch=pwr3                       41.49        0.2000
drv6            Sun Ultra Enterprise 450/400    f90 -xO5 -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                    55.81        0.1487
drv6            Sun SunFire 880                 f90 -xO4 -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                    56.01        0.1482
drv6            AMD Athlon 2-1400               f77 -O0                                             60.94        0.1362
drv6            Sun Ultra Enterprise 250-400    f90 -xO4 -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                    70.31        0.1180
=======================================================================================================================
drv6_w          Compaq AlphaServer ES40 Sierra/667      f77 -tune ev6 -fpe0 -O5                     16.30        1.0000
drv6_w          Compaq AlphaServer ES40 DEC6600/500     f77 -tune ev6 -fpe0 -O5                     20.90        0.7799
drv6_w          IBM RS/6000 44P-270             xlf90 -qfixed -O4 -qarch=pwr3                       26.28        0.6202
drv6_w          Sun SunFire 880                 f77 -O5 -dalign -libmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170                             26.36        0.6184
drv6_w          Sun Ultra Enterprise 450/400    f90 -xO4 -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                    28.14        0.5792
drv6_w          Sun Ultra Enterprise 250-400    f90 -xO4 -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                    30.87        0.5280
drv6_w          AMD Athlon 2-1400               f77 -O1                                             34.51        0.4723
drv6_w          Sun UltraSPARC 10-440           f77 -O5 -dalign -libmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170                             37.89        0.4302
drv6_w          Sun Ultra 60-360                f77 -O5 -dalign -libmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170                             38.20        0.4267
=======================================================================================================================

%% /u/sy/beebe/tex/talks/geophys-2002/othmer.txt, Mon Mar 18 10:11:03 2002
%% Edit by Nelson H. F. Beebe <beebe@math.utah.edu>

The full set of results is available at

        http://www.math.utah.edu/pub/benchmarks/local/othmer/SUMMARY.html

=======================================================================================================================
Benchmark       Machine                         Compiler and optimization                         Seconds         Ratio
=======================================================================================================================
1dmidlr         Compaq AlphaServer ES40 Sierra/667      f90 -fpe3 -arch ev5 -tune ev5 -fpe2 -align
                                                    -inline all -pipeline -speculate all
                                                    -unroll 4 -O5                                    7.20        1.0000
1dmidlr         Compaq AlphaServer ES40 DEC6600/500     f90 -fpe2 -arch ev5 -tune ev5 -fpe2 -align
                                                    -inline all -pipeline -speculate all
                                                    -unroll 4 -O3                                    7.30        0.9863
1dmidlr         IBM RS/6000 44P-270             xlf -O3 -qarch=pwr3                                 10.96        0.6569
1dmidlr         Sun SunFire 880                 f77 -O5 -dalign -libmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170                             13.47        0.5345
1dmidlr         Compaq/DEC Alpha 4100-5-466     f77 -tune ev5 -fpe0 -O5                             14.14        0.5092
1dmidlr         Intel Pentium III-600           pgf77 -O2 -tp p6 -Munroll -Mnoframe                 14.70        0.4898
1dmidlr         SGI Octane R10000-195           f77 -O2 -static -mips4                              15.63        0.4607
1dmidlr         SGI Origin/200 R10000-180       f77 -O2 -static                                     16.92        0.4255
1dmidlr         Sun SunBlade 100 UltraSPARC IIe f77 -O5 -dalign -libmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170                             17.14        0.4201
1dmidlr         Sun UltraSPARC 10-440           f77 -O4 -dalign -libmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170                             19.20        0.3750
1dmidlr         DEC AlphaStation 500-400        f77 -tune ev5 -fpe0 -O2                             20.01        0.3598
1dmidlr         IBM RS/6000 43P-260-200         xlf -O3 -qarch=pwr3                                 20.40        0.3529
1dmidlr         Sun Ultra Enterprise 450/400    f77 -O5 -dalign -libmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170                             21.07        0.3417
=======================================================================================================================
adilr           Compaq AlphaServer ES40 DEC6600/500     f77 -tune ev5 -fpe0 -O4                     56.90        1.0000
adilr           Sun SunBlade 100 UltraSPARC IIe f90 -xO5 -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                    64.77        0.8785
adilr           IBM RS/6000 44P-270             xlf95 -O3 -qarch=pwr3                               89.85        0.6333
adilr           Compaq/DEC Alpha 4100-5-466     f77 -tune ev5 -fpe0 -O5                            107.38        0.5299
adilr           Sun SunFire 880                 f77 -O4 -dalign -libmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170                            114.51        0.4969
adilr           Intel Pentium III-600           pgf77 -O2 -tp p6 -Munroll -Mnoframe                117.33        0.4850
adilr           SGI Octane R10000-195           f77 -O2 -static -mips4                             122.63        0.4640
adilr           Intel Pentium II MMX-450        f77 -O2 -malign-double -malign-loops=4
                                                    -malign-functions=4                            131.20        0.4337
adilr           SGI Origin/200 R10000-180       f77 -O2 -static                                    132.60        0.4291

adilr           DEC AlphaStation 500-400        f77 -tune ev5 -fpe0 -O4                            143.25        0.3972
adilr           Sun UltraSPARC 10-440           f77 -O4 -dalign -libmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170                            158.92        0.3580
adilr           IBM RS/6000 43P-260-200         xlf -O3 -qarch=pwr3                                171.42        0.3319
adilr           Sun Ultra Enterprise 450/400    f90 -xO5 -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                   172.33        0.3302
=======================================================================================================================
pattern         Compaq AlphaServer ES40 Sierra/667      f77 -fpe0 -O4                                7.80        1.0000
pattern         Compaq AlphaServer ES40 DEC6600/500     f77 -tune ev6 -fpe0 -O4                     14.50        0.5379
pattern         IBM RS/6000 44P-270             xlf90 -O4 -qarch=pwr3                               14.63        0.5332
pattern         Sun SunFire 880                 f90 -g -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                    19.03        0.4099
pattern         IBM RS/6000 43P-260-200         xlf -O3 -qarch=pwr3                                 21.89        0.3563
pattern         Sun Ultra Enterprise 450/400    f77 -O3 -dalign -libmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170                             35.47        0.2199
pattern         Sun Ultra 60-360                f77 -O5 -dalign -libmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170                             36.80        0.2120
pattern         Compaq/DEC Alpha 4100-5-466     f77 -fpe0 -O5                                       42.37        0.1841
pattern         Sun Enterprise 5500-400         f77 -O4 -dalign -libmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170                             43.94        0.1775
pattern         Intel Pentium III-600           pgf90 -O2 -tp p6 -Munroll -Mnoframe                 44.73        0.1744
pattern         Sun UltraSPARC 10-440           f77 -O4 -dalign -libmil -cg89                       46.49        0.1678
pattern         Sun Ultra Enterprise 250-400    f77 -O4 -dalign -libmil -cg89                       47.79        0.1632
pattern         Sun SunBlade 100 UltraSPARC IIe f90 -xO1 -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                    62.06        0.1257
=======================================================================================================================

%% /u/sy/beebe/tex/talks/geophys-2002/rmm.txt, Mon Mar 18 10:11:50 2002
%% Edit by Nelson H. F. Beebe <beebe@math.utah.edu>

The full set of results is available at

        http://www.math.utah.edu/pub/benchmarks/local/rmm/SUMMARY.html

=======================================================================================================================
Benchmark       Machine                         Compiler and optimization                         Seconds         Ratio
=======================================================================================================================
eulshdp         Compaq AlphaServer ES40 Sierra/667      f77 -fpe0 -O2                                2.30        1.0000
eulshdp         Compaq AlphaServer ES40 DEC6600/500     f77 -fpe0 -O2                                3.10        0.7419
eulshdp         AMD Athlon 2-1400               f77 -O1 -malign-double -malign-loops=4
                                                    -malign-functions=4                              3.21        0.7165
eulshdp         IBM RS/6000 44P-270             xlf90 -O4 -qarch=pwr3                                3.77        0.6101
eulshdp         Intel Pentium III               f77 -O3                                              4.32        0.5324
eulshdp         Intel Pentium III-600           pgf77 -O2 -tp p6 -Munroll -Mnoframe                  4.90        0.4694
eulshdp         Compaq/DEC Alpha 4100-5-466     f77 -fpe0 -O4                                        5.42        0.4244
eulshdp         SGI Origin/200 R10000-180       f77 -O2 -static                                      6.87        0.3348
eulshdp         DEC AlphaStation 500-400        f77 -tune ev5 -fpe0 -O2                              7.94        0.2897
eulshdp         IBM RS/6000 43P-260-200         xlf -O3 -qarch=pwr3                                  8.60        0.2674
eulshdp         SGI O2 R10000-SC-150            f77 -O2 -static -mips4                               8.75        0.2629
eulshdp         Sun SunBlade 100 UltraSPARC IIe f77 -O5 -dalign -libmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170                              9.24        0.2489
eulshdp         Sun SunFire 880                 f77 -O5 -dalign -libmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170                             10.16        0.2264
=======================================================================================================================
eulshsp         Compaq AlphaServer ES40 Sierra/667      f77 -fpe0 -O2                                2.10        1.0000
eulshsp         Compaq AlphaServer ES40 DEC6600/500     f77 -fpe0 -O5                                2.80        0.7500
eulshsp         AMD Athlon 2-1400               f77 -O2 -malign-double -malign-loops=4
                                                    -malign-functions=4                              3.03        0.6931
eulshsp         IBM RS/6000 44P-270             xlf90 -O4 -qarch=pwr3                                3.82        0.5497
eulshsp         Intel Pentium III               f77 -O3                                              4.11        0.5109
eulshsp         Compaq/DEC Alpha 4100-5-466     f77 -tune ev5 -fpe0 -O5                              4.88        0.4303
eulshsp         Intel Pentium III-600           pgf77 -O2                                            5.01        0.4192
eulshsp         SGI Origin/200 R10000-180       f77 -O2 -static -mips4                               5.93        0.3541
eulshsp         DEC AlphaStation 500-400        f77 -tune ev5 -fpe0 -O5                              6.87        0.3057
eulshsp         SGI O2 R10000-SC-150            f77 -O2 -static -mips4                               8.19        0.2564
eulshsp         IBM RS/6000 43P-260-200         xlf -O3 -qarch=pwr3                                  8.59        0.2445
eulshsp         Sun SunBlade 100 UltraSPARC IIe f90 -g -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                    10.08        0.2083
eulshsp         Sun SunFire 880                 f77 -O3 -dalign -libmil -cg89                       10.25        0.2049
=======================================================================================================================

%% /u/sy/beebe/tex/talks/geophys-2002/veronese.txt, Mon Mar 18 10:11:59 2002
%% Edit by Nelson H. F. Beebe <beebe@math.utah.edu>

The full set of results is available at

        http://www.math.utah.edu/pub/benchmarks/local/veronese/SUMMARY.html

=======================================================================================================================
Benchmark       Machine                         Compiler and optimization                         Seconds         Ratio
=======================================================================================================================
neu_grid        Compaq AlphaServer ES40 Sierra/667      f77 -fpe0 -O3                               69.40        1.0000
neu_grid        Compaq AlphaServer ES40 DEC6600/500     f77 -fpe0 -O3                               96.50        0.7192
neu_grid        IBM RS/6000 44P-270             xlf95 -O4 -qarch=pwr3                              120.07        0.5780
neu_grid        AMD Athlon 2-1400               f77 -O3 -malign-double -malign-loops=4
                                                    -malign-functions=4                            127.48        0.5444
neu_grid        Intel Pentium III               f77 -g                                             152.86        0.4540
neu_grid        Sun SunFire 880                 f90 -xO5 -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                   166.41        0.4170
neu_grid        Intel Pentium III-600           pgf77 -O2 -tp p6 -Munroll -Mnoframe                173.06        0.4010
neu_grid        Compaq/DEC Alpha 4100-5-466     f77 -tune ev5 -fpe0 -O3                            184.17        0.3768
neu_grid        IBM RS/6000 43P-260-200         xlf -O3 -qarch=pwr3                                228.27        0.3040
neu_grid        Sun Ultra Enterprise 450/400    f77 -O4 -dalign -libmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170                            236.30        0.2937
neu_grid        SGI Octane R10000-195           f77 -O2 -static -mips4                             248.80        0.2789
neu_grid        Sun Ultra Enterprise 250-400    f90 -xO4 -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                   250.59        0.2769
neu_grid        Sun SunBlade 100 UltraSPARC IIe f77 -O3 -dalign -libmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170                            263.22        0.2637
=======================================================================================================================

%% /u/sy/beebe/tex/talks/geophys-2002/xie.txt, Mon Mar 18 10:12:10 2002
%% Edit by Nelson H. F. Beebe <beebe@math.utah.edu>

The full set of results is available at

        http://www.math.utah.edu/pub/benchmarks/local/xie/SUMMARY.html

=======================================================================================================================
Benchmark       Machine                         Compiler and optimization                         Seconds         Ratio
=======================================================================================================================
adi3d-btr-1     Compaq AlphaServer ES40 Sierra/667      f77 -tune ev6 -fpe0 -O5                     16.40        1.0000
adi3d-btr-1     IBM RS/6000 44P-270             xlf90 -O4 -qarch=pwr3                               18.81        0.8719
adi3d-btr-1     AMD Athlon 2-1400               f77 -O4 -malign-double -malign-loops=4
                                                    -malign-functions=4                             21.31        0.7696
adi3d-btr-1     Sun SunFire 880                 f90 -xO4 -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                    22.42        0.7315
adi3d-btr-1     Compaq AlphaServer ES40 DEC6600/500     f77 -fpe0 -O3                               23.30        0.7039
adi3d-btr-1     Intel Pentium III-600           pgf90 -O2 -tp p6 -Munroll -Mnoframe -Mvect=sse      31.52        0.5203
adi3d-btr-1     Intel Pentium III               f77 -O5 -malign-double -malign-loops=4
                                                    -malign-functions=4                             33.37        0.4915
adi3d-btr-1     IBM RS/6000 43P-260-200         xlf -O3 -qarch=pwr3                                 41.61        0.3941
adi3d-btr-1     Sun SunBlade 100 UltraSPARC IIe f77 -O4 -dalign -libmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170                             42.53        0.3856
adi3d-btr-1     Compaq/DEC Alpha 4100-5-466     f77 -fpe0 -O5                                       43.87        0.3738
adi3d-btr-1     Sun Ultra Enterprise 450/400    f77 -O4 -dalign -libmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170                             46.66        0.3515
adi3d-btr-1     Sun Ultra Enterprise 250-400    f77 -O4 -dalign -libmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170                             47.44        0.3457
=======================================================================================================================
adi3d-btr-2     Compaq AlphaServer ES40 Sierra/667      -tune ev5 -fpe0 -O3                         19.00        1.0000
adi3d-btr-2     AMD Athlon 2-1400               -O1 -malign-double -malign-loops=4
                                                    -malign-functions=4                             22.57        0.8418
adi3d-btr-2     Compaq AlphaServer ES40 DEC6600/500     -fpe0 -O4                                   25.20        0.7540
adi3d-btr-2     IBM RS/6000 44P-270             -O4 -qarch=pwr3                                     25.63        0.7413
adi3d-btr-2     Sun SunFire 880                 -xO4 -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                    25.63        0.7413
adi3d-btr-2     Intel Pentium III               -g -malign-double -malign-loops=4
                                                    -malign-functions=4                             31.98        0.5941
adi3d-btr-2     Intel Pentium III-600           -O2 -tp p6 -Munroll -Mnoframe                       38.58        0.4925
adi3d-btr-2     Sun SunBlade 100 UltraSPARC IIe -O4 -dalign -libmil -fsimple=2 -fns -xsafe=mem      47.05        0.4038
=======================================================================================================================

%% /u/sy/beebe/tex/talks/geophys-2002/zhu.txt, Mon Mar 18 10:12:23 2002
%% Edit by Nelson H. F. Beebe <beebe@math.utah.edu>

The full set of results is available at

        http://www.math.utah.edu/pub/benchmarks/local/zhu/SUMMARY.html

=======================================================================================================================
Benchmark       Machine                         Compiler and optimization                         Seconds         Ratio
=======================================================================================================================
mgzhu_mgzhu     Compaq AlphaServer ES40 Sierra/667      f77 -tune ev6 -fpe0 -O4                      5.30        1.0000
mgzhu_mgzhu     Compaq AlphaServer ES40 DEC6600/500     f77 -tune ev6 -fpe0 -O4                      6.70        0.7910
mgzhu_mgzhu     IBM RS/6000 44P-270             xlf90 -O4 -qarch=pwr3                                8.03        0.6600
mgzhu_mgzhu     AMD Athlon 2-1400               f77 -O4 -malign-double -malign-loops=4
                                                    -malign-functions=4                              8.88        0.5968
mgzhu_mgzhu     Sun SunFire 880                 f90 -g -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                     9.85        0.5381
mgzhu_mgzhu     Intel Pentium III               f77 -O1                                             13.76        0.3852
mgzhu_mgzhu     IBM RS/6000 43P-260-200         xlf -O3 -qarch=pwr3                                 14.84        0.3571
mgzhu_mgzhu     Sun Ultra Enterprise 450/400    f90 -xO4 -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                    15.67        0.3382
mgzhu_mgzhu     Compaq/DEC Alpha 4100-5-466     f77 -tune ev5 -fpe0 -O5                             16.48        0.3216
mgzhu_mgzhu     Intel Pentium III-600           pgf77 -O2 -tp p6 -Munroll -Mnoframe                 21.30        0.2488
mgzhu_mgzhu     Sun Ultra Enterprise 250-400    f90 -xO4 -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                    21.37        0.2480
=======================================================================================================================
rdzhu_rdzhu     Compaq AlphaServer ES40 Sierra/667      f77 -tune ev6 -fpe0 -O5                      4.50        1.0000
rdzhu_rdzhu     Compaq AlphaServer ES40 DEC6600/500     f77 -tune ev6 -fpe0 -O5                      7.50        0.6000
rdzhu_rdzhu     IBM RS/6000 44P-270             xlf90 -O4 -qarch=pwr3                                8.80        0.5114
rdzhu_rdzhu     Sun SunFire 880                 f90 -xO5 -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                    11.14        0.4039
rdzhu_rdzhu     AMD Athlon 2-1400               f77 -O3 -malign-double -malign-loops=4
                                                    -malign-functions=4                             15.26        0.2949
rdzhu_rdzhu     IBM RS/6000 43P-260-200         xlf -O3 -qarch=pwr3                                 16.60        0.2711
rdzhu_rdzhu     Intel Pentium III               f77 -O2                                             17.50        0.2571
rdzhu_rdzhu     Compaq/DEC Alpha 4100-5-466     f77 -tune ev5 -fpe0 -O5                             19.47        0.2311
rdzhu_rdzhu     Sun Ultra Enterprise 450/400    f90 -xO5 -dalign -xlibmil -fsimple=2 -fns
                                                    -xtarget=ultra1/170 -xprefetch=yes -unroll=4
                                                    -ftrap=%none                                    21.51        0.2092
=======================================================================================================================