# Copyright (c) 1994 James Clark
# See the file COPYING for copying permission.

# PosixStorage message definitions

E2+readSystemCall++error reading %1 (%2)
E2+openSystemCall++cannot open %1 (%2)
E2+closeSystemCall++error closing %1 (%2)
E2+lseekSystemCall++error seeking on %1 (%2)
E1+invalidFilename++invalid filename %1
E2+fdRead++error reading file descriptor %1 (%2)
E2+fdLseek++error seeking on file descriptor %1 (%2)
E1+invalidNumber++%1 is not a valid file descriptor number
E2+cannotFind++cannot find %1; tried %2
